Holiday Inn wird zum Leonardo Hotel

Das Holiday Inn an der Kreuzung KÖ/Graf-Adolf-Straße wird ab sofort Leonardo Royal Hotel Düsseldorf Königsallee heißen, während das Holiday Inn Düsseldorf  ab sofort unter „Leonardo Hotel Düsseldorf City Center“ firmieren wird.

Hintergrund: Die Leonardo Hotels haben die Queens Gruppe, zu der die Holiday Inns gehören, übernommen.

Die Leonardo Hotelgruppe verfügt damit über mehr als 85 Hotels mit über 16.000 Zimmern, 45 davon befinden sich in europäischen Ländern.